Copyright: Copyright ® 1993-94 Symantec Corp.


Índice de la Ayuda de INI Tracker

Primeros Pasos

Ayuda Rápida

Comandos de Menú

La Barra de Herramientas de INI Tracker

Operaciones con el Ratón y el Teclado

Contactar con el Servicio Técnico y el Servicio al Cliente

Procedimientos

Trabajar con Imágenes

Trabajar con Exclusiones

Personalizar INI Tracker


Índice de la Ayuda de INI Tracker

Primeros Pasos

Ayuda Rápida

Comandos de Menú

La Barra de Herramientas de INI Tracker

Operaciones con el Ratón y el Teclado

Contactar con el Servicio Técnico y el Servicio al Cliente

Procedimientos

Trabajar con Imágenes

Trabajar con Exclusiones

Personalizar INI Tracker


Índice de la Ayuda de INI Tracker

Primeros Pasos

Ayuda Rápida

Comandos de Menú

La Barra de Herramientas de INI Tracker

Operaciones con el Ratón y el Teclado

Contactar con el Servicio Técnico y el Servicio al Cliente

Procedimientos

Trabajar con Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Tomar Imágenes Manuales

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Comparar Imágenes con File Compare

Imprimir el Registro de Imágenes

Trabajar con Exclusiones

Personalizar INI Tracker


Índice de la Ayuda de INI Tracker

Primeros Pasos

Ayuda Rápida

Comandos de Menú

La Barra de Herramientas de INI Tracker

Operaciones con el Ratón y el Teclado

Contactar con el Servicio Técnico y el Servicio al Cliente

Procedimientos

Trabajar con Imágenes

Trabajar con Exclusiones

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Personalizar INI Tracker


Índice de la Ayuda de INI Tracker

Primeros Pasos

Ayuda Rápida

Comandos de Menú

La Barra de Herramientas de INI Tracker

Operaciones con el Ratón y el Teclado

Contactar con el Servicio Técnico y el Servicio al Cliente

Procedimientos

Trabajar con Imágenes

Trabajar con Exclusiones

Personalizar INI Tracker

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Índice de la Ayuda de INI Tracker

Primeros Pasos

Ayuda Rápida

Comandos de Menú

La Barra de Herramientas de INI Tracker

Operaciones con el Ratón y el Teclado

Contactar con el Servicio Técnico y el Servicio al Cliente

Procedimientos

Trabajar con Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Tomar Imágenes Manuales

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Comparar Imágenes con File Compare

Imprimir el Registro de Imágenes

Trabajar con Exclusiones

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Personalizar INI Tracker

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Operaciones con el Ratón y el Teclado

Vea También

Para ayudarle a moverse. INI Tracker soporta muchas operaciones de teclado. A continuación se incluyen algunas de las más útiles:

Hacer doble clic

  en [image], [image], 	Expande el elemento, revelando más información.

Hacer doble clic

  en [image], [image], 	Contrae el elemento, ocultando la información.

Hacer doble clic

  en 	Cierra el cuadro de diálogo o ventana, o sale de INI Tracker.

Selecciona opciones disponibles.

Selecciona opciones disponibles.

Mueve el cursor un carácter a la derecha.

Mueve el cursor un carácter a la izquierda.

Barra Espaciadora	Habilita y deshabilita opciones; o presiona un botón.

Alt+	Activa el botón indicador para abrir una lista desplegable o una lista desplegable combinada.

Tabulador	Mueve el cursor hacia adelante en un cuadro de diálogo.

Mayús.+Tabulador	Mueve el cursor hacia atrás en un cuadro de diálogo.

Ctrl+F6	Activa la siguiente ventana, ventana de grupo o ventana de documento.

Alt+Tabulador,...	Va cambiando a través de aplicaciones mientras presiona el tabulador. Libere Alt cuando alcance la aplicación que desee.

Alt+Barra Espaciadora	Activa el menú de Control.

Alt+F4	Minimiza INI Tracker.


Comandos de Menú

La Barra de Herramientas de INI Tracker


La Barra de Herramientas de INI Tracker

Vea También

La barra de herramientas de INI Tracker le permite cambiar de imágenes rápidamente, reinstalar los cambios de los archivos con imágenes previas, además de comparar dos versiones de un archivo o directorio utilizando File Compare. Para usar la barra de herramientas, pulse el botón apropiado en la parte superior de la ventana de INI Tracker. Pulse la barra de herramientas que se muestra a continuación para conocer más de cada botón de las herramientas.


Personalizar la Barra de Herramientas

Comandos de Menú

Operaciones con el Ratón y el Teclado

Moverse por el Registro de Imágenes


Camb. Vista
Este botón de la barra de herramientas cambia la visualización del Registro de imágenes. Por defecto, el Registro de Imágenes muestra información por imagen, no revela los detalles de los cambios. Para ver los detalles de los cambios, debe seleccionar la casilla de verificación Mostrar Detalles en Registro de Imágenes en el Panel Preferencias.


Comparar...
Este botón de la barra de herramientas compara una versión de un archivo o directorio con otra versión de un archivo o directorio utilizando File Compare. Cuando se ejecuta File Compare para comparar imágenes, seleccionando otra versión de un archivo o directorio automáticamente se actualizan los paneles de File Compare utilizando DDE. Para más información, consulte "Comparar Imágenes con File Compare."


Rec. Rápida...
Este botón de la barra de herramientas deshace los cambios más recientes en los archivos monitorizados.


Restaurar...
Este botón de la barra de herramientas reinstala una o más versiones de un archivo o directorio utilizando cualquier imagen del Registro de Imágenes.


Ajustar...
Este botón de la barra de herramientas ejecuta INI Tuner. Utilice INI Tuner para ajustar los archivos .INI de Windows.


Moverse por el Registro de Imágenes

Vea También

INI Tracker le permite ver el Registro de Imágenes utilizando el botón Camb. Vista o ver las opciones desde el menú Ver. El Registro de Imágenes muestra información acerca de los elementos monitorizados y de los cambios que se les realizaron.

Utilizar el botón Camb. Vista:

♦	Pulse el botón Camb. Vista para ver por imágenes o por archivos.

Utilizar el menú Ver:

Por Archivo	Esta opción de visualización le permite ver elementos monitorizados individualmente. Haga doble clic en [image] y en [image] para revelar las imágenes tomadas del elemento. Haga doble clic en [image] para revelar los detalles de los cambios.
Cuando lo vea por archivo, puede elegir adicionalmente si desea o no mostrar automáticamente los nombres de las imágenes y los detalles de los cambios.

Por Imagen	Esta opción de visualización le permite ver elementos monitorizados agrupados por la fecha y la hora en que se tomó la imagen. Haga doble clic en el icono [image] para revelar los archivos y directorios específicos que cambiaron para esa imagen. Haga doble clic en [image] y en [image] para revelar los detalles de los cambios para el elemento.
Cuando lo vea por imagen, puede elegir adicionalmente si desea o no mostrar automáticamente los nombres de los archivos y los detalles de los cambios.

NOTA: Por defecto, los detalles de los cambios no se muestran en el Registro de Imágenes. Para mostrar los detalles de los cambios en el Registro de Imágenes, asegúrese de que está seleccionada la opción Mostrar Detalles en Registro de Imágenes en el Panel Preferencias.

Acerca de los Detalles de los Cambios:

Los detalles de los cambios utilizan símbolos específicos para describir qué le ha sucedido al elemento monitorizado desde la imagen anterior.

Líneas Cambiadas:
Las líneas cambiadas o actualizadas se mostrarán dos veces. La primera línea representa la línea en el momento de tomar la imagen--la línea es azul con un símbolo más (+) que indica cómo ha cambiado la línea. La segunda línea representa la línea en el momento de la imagen anterior--la línea es roja con un símbolo menos (-) que indica cómo era la línea antes del cambio. Por ejemplo:
+   2 [windows] spooler=yes
-   2 [windows] spooler=no

Líneas Añadidas:
Las líneas  que se han añadido se mostrarán una vez. Las línea añadidas son azules con un símbolo más (+) que indica que se ha añadido la línea desde la última imagen. Por ejemplo:
+   6 [windows] nullport=none

Líneas Eliminadas:
Las líneas que se han eliminado se mostrarán una vez. Las líneas eliminadas son de color rojo con un símbolo menos (-) que indica que se ha eliminado la línea desde la última imagen. Por ejemplo:
-   6 [windows] nullport=none

Líneas Movidas:
Las líneas que se han movido se mostrarán dos veces, pero no necesariamente en orden. Cada línea está precedida por un símbolo menor que (<) o mayor que (>). El símbolo mayor que (>) indica la línea a donde se movió una línea, y un símbolo menor que (<) indica la línea desde donde se movió una línea. Por ejemplo:
<   2 [windows] spooler=yes
>  19 [windows] spooler=yes


Tomar Imágenes Manuales

Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Tomar Imágenes Manuales

Vea También     Opciones del Cuadro de Diálogo

INI Tracker le permite tomar imágenes manuales en cualquier momento usando el cuadro de diálogo Nueva Imagen. Se guarda una nueva imagen de todos los archivos y directorios monitorizados en los archivos de datos de las imágenes y se mostrarán en el Registro de Imágenes.

Para tomar una imagen manual:

1	Elija Nueva Imagen... del menú archivo.

2	Pulse Aceptar pata utilizar la descripción predeterminada, "Imagen Manual.

O

Escriba una nueva etiqueta y pulse Aceptar.

NOTA: Si ninguno de los archivos y directorios monitorizados ha cambiado desde la última imagen, la última imagen asume la descripción especificada en el campo Descripción de la Imagen.


Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Vea También     Opciones del Cuadro de Diálogo

Se puede utilizar Recuperación Rápida para deshacer la mayoría de los cambios más recientes. Por ejemplo, el Registro de Imágenes registra un cambio en el archivo WIN.INI a las 10:30 A.M. causando que se ejecute Windows de forma irregular. Recuperación Rápida puede reinstalar el archivo WIN.INI utilizando la imagen del archivo WIN.INI tomada a las 10:00 A.M., restaurando los cambios más recientes del archivo WIN.INI.

Para deshacer los cambios más recientes:

1	Pulse Recuperación Rápida... desde la Barra de Herramientas de INI Tracker.
El cuadro Recuperación Rápida contiene archivos que han cambiado antes de la última imagen.

2	Pulse Aceptar.
Se restaurarán los archivos y se tomará otra imagen. El Registro de Imágenes registra la nueva imagen como Imagen Después de Restaurar...

NOTA: Después de restaurar archivos, INI Tracker le pregunta cómo continuar. Debido a que los archivos se han restaurado, los cambios en esos archivos no tendrán efecto hasta que se vuelvan a ejecutar. Dependiendo de los archivos que sean, debería volver a arrancar el ordenador o reiniciar Windows. Sin embargo, puede elegir continuar la sesión de Windows si no es necesario volver a arrancar el ordenador o reiniciar Windows.


Tomar Imágenes Manuales

Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Reinstalar Imágenes con Restaurar

Vea También     Opciones del Cuadro de Diálogo

Restaurar le permite reinstalar archivos monitorizados usando cualquier imagen del Registro de Imágenes.

NOTA: Recuerde, cada vez que se ejecuta INI Tracker, desde DOS o Windows, se toma una imagen de todos los archivos y directorios monitorizados. Por lo tanto, la imagen más reciente del archivo que desea restaurar es el archivo actual, que contiene los cambios que no desea. Debería seleccionar la imagen anterior a la última imagen para restaurar el archivo.

Para restaurar archivos:

1	Seleccione el archivo que desee restaurar.

2	Pulse Restaurar...
Se mostrarán todos los archivos monitorizados. Puede seleccionar restaurar otros archivos de esta imagen si lo desea.

3	Pulse Aceptar.
INI Tracker restaura los archivos seleccionados y se tomará otra imagen. El Registro de Imágenes registra la nueva imagen como Imagen Después de Restaurar...

NOTA: Después de restaurar archivos, INI Tracker le pregunta cómo continuar. Debido a que los archivos se han restaurado, los cambios en esos archivos no tendrán efecto hasta que se vuelvan a ejecutar. Dependiendo de los archivos que sean, debería volver a arrancar el ordenador o reiniciar Windows. Sin embargo, puede elegir continuar la sesión de Windows si no es necesario volver a arrancar el ordenador o reiniciar Windows.


Tomar Imágenes Manuales

Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Comparar Imágenes con File Compare

Vea También     Opciones del Cuadro de Diálogo

INI Tracker, con la ayuda de File Compare, le permite ver imágenes una al lado de la otra de archivos y directorios. Cuando se ejecuta File Compare desde INI Tracker, si selecciona otras imágenes se actualizan automáticamente los paneles de File Compare usando DDE.

Para comparar una imagen:

1	Elija una imagen de un archivo o directorio del Registro de Imágenes.
Se activará el botón Comparar... cuando se pueda comparar una imagen.

2	Pulse Comparar...

NOTA: Si aparece el Cuadro de diálogo Comparar, no se selecciona la imagen más reciente del archivo o directorio. INI Tracker le proporciona la opción de comparar la imagen seleccionada con una versión anterior o con la versión actual.


Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Tomar Imágenes Manuales

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Imprimir el Registro de Imágenes

Vea También     Opciones del Cuadro de Diálogo

INI Tracker le permite imprimir los contenidos del Registro de Imágenes completamente.

Para imprimir el Registro de Imágenes:

♦	Elija Imprimir del menú Archivo.
Se enviará una salida de impresora del Registro de Imágenes al dispositivo de impresión actual.

NOTA: Para cambiar el dispositivo de impresión actual, elija Especificar Impresora... del menú Archivo.


Tomar Imágenes Manuales

Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado
Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado.

Vea También

INI Tracker podría monitorizar a menudo archivos .INI que contengan sentencias que cambien constantemente. Si no desea monitorizar los cambios de las sentencias o secciones enteras, INI Tracker, junto con File Compare, le permite especificar qué secciones o sentencias va a ignorar INI Tracker.

NOTA: Esta característica sólo se aplica a archivos y directorios .INI. Los archivos de texto normales no pueden beneficiarse de esta característica.

Para excluir sentencias:

1	Seleccione la imagen más reciente del archivo .INI que contiene las sentencias que desea ignorar.

2	Pulse File Compare...

3	En el panel izquierdo, seleccione cada sentencia que no desee que INI Tracker monitorice.
Puede seleccionar secciones enteras seleccionando simplemente la etiqueta de la sección.

4	Elija Excluir del menú Opciones.
Ya no se monitorizarán los cambios de las sentencias seleccionadas.


Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Tomar Imágenes Manuales

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Vea También

INI Tracker podría monitorizar a menudo directorios que contienen archivos que cambian de tamaño, fecha y hora constantemente. Si no desea monitorizar los cambios de los archivos dentro de un directorio monitorizado, INI Tracker, junto con File Compare, le permite especificar qué archivo va a ignorar.

NOTA: Esta característica sólo se aplica a los archivos y directorios .INI. Los archivos de texto normales no se pueden beneficiar de esta característica.

Para excluir archivos:

1	Seleccione la imagen más reciente del directorio que contiene archivos que desea que INI Tracker ignore.

2	Pulse File Compare...

3	En el panel izquierdo, seleccione cada archivos que no desee que INI Tracker monitorice.

4	Elija Excluir del menú Opciones.
Ya no se monitorizarán los cambios de los archivos seleccionados.


Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Tomar Imágenes Manuales

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Vea También

INI Tracker utiliza File Compare para crear el archivo EXCLUDE.INI. Este archivo contiene los nombres clave del archivo .INI y los nombres de los archivos de directorio que INI Tracker no van a monitorizar. Este archivo, como cualquier otro archivo .INI se divide en dos secciones. Cada sección representa  un archivo .INI monitorizado o directorio monitorizado, como WIN.INI o C:\WIN. Cada sentencia debajo de la etiqueta de sección identifica un nombre clave o el nombre del archivo y un valor que representa si se van a monitorizar o no los cambios . Un uno (1) hará que INI Tracker no monitorice los cambios del valor del nombre clave o del archivo dentro del directorio. Para monitorizar el valor de un nombre clave o de un archivo dentro de un directorio, elimine la sentencia del archivo EXCLUDE.INI o sustituya el uno (1) por un cero (0).

Para editar el archivo EXCLUDE.INI:

1	Elija Editar Exclusiones... del menú Opciones.
Aparece INI Editor.

2	Modifique el archivo como desee.

3	Pulse Guardar desde la barra de herramientas de INI Editor.


Tomar Imágenes Manuales

Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Monitorizar Archivos

Vea También     Opciones del Panel     Opciones del Cuadro de Diálogo

INI Tracker le permite monitorizar los cambios de archivos, incluyendo archivos binarios. Si ocurre un cambio en un archivo monitorizado, puede utilizar Reparación Rápida o Restaurar para reinstalar los archivos.

Para añadir archivos a monitorizar:

1	Elija Personalizar... del menú Opciones.

2	Elija Archivos a Monitorizar del cuadro de lista Categorías.

3	Pulse Añadir...

4	Seleccione el archivo que desee que INI Tracker empiece a monitorizar.

5	Pulse Aceptar.
Volverá al panel Archivos a Monitorizar y se añadirá el archivo al cuadro de lista Archivos.

6	Repita los pasos 3 a 5 para añadir más archivos.

O

Pulse Aceptar para volver a la ventana principal de INI Tracker.

CONSEJO: También puede añadir archivos usando arrastrar y soltar. Arrastre simplemente uno o más archivos desde el Administrador de Archivos de Microsoft o desde una ventana de unidad de Norton Desktop al cuadro de lista de INI Tracker. Se añadirá automáticamente el archivo o archivos seleccionados.

Para eliminar archivos de la monitorización:

1	Elija Personalizar... del menú Opciones.

2	Elija Archivos a Monitorizar del cuadro de lista Categorías.

3	Seleccione el archivo que ya no desee monitorizar.

4	Pulse Eliminar.
Se eliminará el directorio seleccionado del cuadro de lista Directorios.

5	Repita los pasos 3 a 5 para eliminar más archivos.
O
Pulse Aceptar para volver a la ventana principal de INI Tracker.

CONSEJO: Si elimina accidentalmente un archivo del cuadro de lista Archivos, simplemente pulse Cancelar. Cancelar cierra el cuadro de diálogo Preferencias sin realizar cambios al cuadro de lista Archivos.


Tomar Imágenes Manuales

Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Monitorizar Directorios

Vea También     Opciones del Panel     Opciones del Cuadro de Diálogo

INI Tracker le permite monitorizar los cambios de directorios. Aunque INI Tracker puede monitorizar los cambios de directorios, INI Tracker no puede realizar Recuperación Rápida o Restaurar un directorio.

Para añadir directorios a monitorizar:

1	Elija Personalizar... del menú Opciones.

2	Elija Directorios a Monitorizar del cuadro de lista Categorías.

3	Pulse Añadir...

4	Seleccione el directorio que desee que INI Tracker empiece a monitorizar.

5	Pulse Aceptar.
Volverá al panel Directorios a Monitorizar y se añadirá el directorio al cuadro de lista Directorios.

6	Repita los pasos 3 a 5 para añadir más directorios.
O
Pulse Aceptar para volver a la ventana principal de INI Tracker.

CONSEJO: También puede añadir directorios usando arrastrar y soltar. Arrastre simplemente uno o más directorios desde el Administrador de Archivos de Microsoft o desde una ventana de unidad de Norton Desktop al cuadro de lista de INI Tracker. Se añadirá automáticamente el directorio o directorios.

Para eliminar directorios de la monitorización:

1	Elija Personalizar... del menú Opciones.

2	Elija Directorios a Monitorizar del cuadro de lista Categorías.
Aparece el panel Directorios a Monitorizar.

3	Seleccione el directorio que ya no desee monitorizar.

4	Pulse Eliminar.
Se eliminará el directorio seleccionado del cuadro de lista Directorios.

5	Repita los pasos 3 a 5 para eliminar más directorios.
O
Pulse Aceptar para volver a la ventana principal de INI Tracker.

CONSEJO: Si elimina accidentalmente un directorio del cuadro de lista Directorios, simplemente pulse Cancelar. Cancelar cierra el cuadro de diálogo Preferencias sin realizar cambios al cuadro de lista Directorios.


Tomar Imágenes Manuales

Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Tomar Imágenes Automáticamente

Vea También     Opciones del Panel

Puede configurar INI Tracker para que tome imágenes automáticamente de todos los archivos y directorios monitorizados en los intervalos que especifique en segundo plano.

Para tomar las imágenes automáticamente:

1	Elija Personalizar... del menú Opciones.

2	Marque la casilla de verificación Comprobar cambios cada:.
Se habilitará el campo minutos.

3	Escriba el número de minutos.

4	Pulse Aceptar.
Ahora INI Tracker comprueba los cambios en los intervalos de tiempo de tiempo especificados.

CONSEJO: Puede ocultar la ventana principal de INI Tracker eligiendo Ocultar del menú Archivo. Para más información, consulte "Ocultar INI Tracker."


Tomar Imágenes Manuales

Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Preferencias Generales

Vea También     Opciones del Panel

INI Tracker tiene diversas opciones que puede configurar para satisfacer sus necesidades, incluyendo un temporizador automático de imágenes, un número máximo de imágenes a mantener en el Registro de Imágenes y las opciones de pantalla. Pulse Opciones del Panel para obtener más información acerca de las opciones de preferencias generales.

Para acceder a las Preferencias Generales de INI Tracker:

♦	Elija Personalizar... del menú Opciones.


Tomar Imágenes Manuales

Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Personalizar la Barra de Herramientas

Vea También     Opciones del Panel

INI Tracker le permite controlar el estilo y la posición de la barra de herramientas. La barra de herramientas se puede poner en la parte superior, en el lado izquierdo, en el lado derecho o en la parte inferior. La barra de herramientas puede mostrar sólo iconos (sin texto), texto (sin iconos) o mostrar texto e iconos. Puede incluso desactivar la barra de herramientas si lo desea.

Para personalizar la barra de herramientas:

1	Elija Personalizar... del menú Opciones.

2	Seleccione Barra de Herramientas del cuadro de lista Categorías.

3	Configure las opciones Posición y Estilo como desee.

4	Pulse Aceptar para guardar los cambios.


Tomar Imágenes Manuales

Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Vaciar el Registro de Imágenes

Ocultar INI Tracker


Vaciar el Registro de Imágenes

Vea También     Opciones del Cuadro de Diálogo

INI Tracker le permite vaciar el Registro de Imágenes eliminando los archivos de datos de INI Tracker.

Para eliminar los archivos de datos de INI Tracker:

1	Elija Vaciar el Registro de Imágenes... del menú Opciones.

2	Pulse Sí en el cuadro de confirmación.
Se eliminarán los archivos de datos de INI Tracker y el Registro de Imágenes mostrará una imagen actual de los archivos y directorios monitorizados.

AVISO: Vaciar el Registro de Imágenes elimina información de la versión previa acerca de todos los archivos y directorios monitorizados. No le permitirá realizar Recuperación Rápida o Restaurar los archivos a su condición anterior, Después de vaciar el Registro de Imágenes, éste toma otra imagen de todos los elementos monitorizados y los muestra en el Registro de Imágenes. Esta imagen reflejará la versión actual de los elementos monitorizados. Pulse No si no está seguro de desear vaciar el Registro de Imágenes.


Tomar Imágenes Manuales

Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Ocultar INI Tracker


Ocultar INI Tracker

Vea También     Opciones del Cuadro de Diálogo

Ya que INI Tracker funciona en segundo plano, no hay necesidad de tenerlo abierto o en forma de icono en el escritorio. Utilice la característica ocultar de INI Tracker para que no se encuentre a la vista.

Para ocultar INI Tracker:

♦	Elija del menú Archivo.

NOTA: Para acceder a INI Tracker mientras se encuentra oculto, haga doble clic en el icono de elemento de grupo de INI Tracker. Normalmente, al hacer doble clic en un icono de elemento de grupo se ejecuta la aplicación. Debido a que INI Tracker ya está ejecutado, reaparecerá la ventana principal de INI Tracker.

CONSEJO: Si configura INI Tracker para que se ejecute con Windows y desea que se oculte automáticamente el icono de INI Tracker cuando se ejecute Windows, elija Ocultar del menú Archivo y entonces salga de Windows. La próxima vez que ejecute Windows, INI Tracker se ejecutará y el icono estará oculto.


Tomar Imágenes Manuales

Comparar Imágenes con File Compare

Excluir Sentencias en un Archivo .INI Monitorizado

Excluir Archivos en un Directorio Monitorizado

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Editar el Archivo EXCLUDE.INI

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes


Cuadro de diálogo Nueva Imagen

Use este cuadro de diálogo para escribir una descripción para una nueva imagen.

Cuadro de texto Descripción de la imagen


Cuadro de texto Descripción de la imagen
Escriba su propia descripción personalizada para las imágenes manuales pulse Aceptar para utilizar la descripción por defecto.


Cuadro de diálogo Recuperación Rápida

Utilice este cuadro de diálogo para confirmar la recuperación de los archivos listados en el cuadro de lista.

Cuadro de lista Recuperación Rápida


Cuadro de lista Recuperación Rápida
Los archivos que aparecen en el cuadro de lista se han modificado y se restaurarán de acuerdo a la imagen previa a la actual.


Cuadro de diálogo Restaurar

Utilice este cuadro de diálogo para confirmar la sustitución de los archivos resaltados por los de la imagen seleccionada. Para poder acceder a él se ha de estar en el modo Ver Por Imagen.

Cuadro de lista Restaurar


Cuadro de lista Restaurar
Los archivos resaltados en este cuadro de lista se restaurarán usando los de la imagen seleccionada. Los archivos que no están resaltados no se restaurarán. Puede seleccionar y deseleccionar los archivos en este cuadro de lista.


Cuadro de diálogo Comparar

Utilice este cuadro de diálogo para especificar si la imagen seleccionada se ha de comparar con la versión actual del archivo o la previa a la seleccionada.
Anterior

Actual


Anterior
Se elige para comparar la imagen seleccionada con la versión anterior.


Actual
Se elige para comparar la imagen seleccionada con la versión actual.


Cuadro de diálogo Seleccionar Impresora

Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar y configurar el dispositivo de impresión actual.

Cuadro de lista Impresora

Botón Opciones...


Cuadro de lista Impresora
Contiene los dispositivos de impresión actualmente especificados como disponibles.


Botón Opciones...
Pulse este botón para configurar las opciones específicas de la impresora, como por ejemplo la orientación del papel, el origen de papel y las fuentes de que dispone.


Panel Preferencias (cuadro de diálogo Personalizar...)

Utilice este panel para configurar opciones generales de INI Tracker.

Imagen Automática

Casilla de verificación y campo Comprobar cambios cada n minutos

Casilla de verificación y campo Eliminar imágenes al pasar n días

Campo Máximo número a mantener

Casilla de verificación Cargar con Windows

Casilla de verificación Tomar imagen al activar y al salir

Mostrar

Casilla de verificación Mostrar Línea de Ayuda

Casilla de verificación Mostrar Sólo Archivos Modificados

Casilla de verificación Mostrar Detalles en Registro de Imágenes


Casilla de verificación y campo Comprobar cambios cada n minutos
Selecciónela para que INI Tracker compruebe automáticamente los cambios con la frecuencia especificada. Por defecto, INI Tracker escribe 30 en el campo minutos. Utilice el botón de incremento/decremento para aumentar/reducir el número de minutos.


Casilla de verificación y campo Eliminar imágenes al pasar n días
Selecciónela para que INI Tracker elimine automáticamente las imágenes anteriores. El campo días muestra el número de días pasarán antes de que se eliminen las imágenes del Registro de Imágenes. Utilice el botón de incremento/decremento para aumentar/reducir el número de días.


Cuadro de texto Máximo número a mantener
Permite especificar el máximo número de imágenes que INI Tracker mantendrá en el Registro de Imágenes. El cuadro de texto muestra el número máximo de imágenes que se pueden guardar. Utilice el botón de incremento/decremento para aumentar/reducir el valor.


Casilla de verificación Cargar con Windows
Selecciónela para añadir INITRACK.EXE a la línea load= del archivo WIN.INI.


Casilla de verificación Tomar imagen al activar y al salir
Selecciónela para que INI Tracker tome una imagen cuando la ventana principal de INI Tracker se convierte en la ventana activa y al salir de INI Tracker.


Casilla de verificación Mostrar Línea de Ayuda
Selecciónela para activar la Línea de Ayuda. La Línea de Ayuda muestra información útil acerca de INI Tracker y las opciones disponibles. Para usar la Línea de Ayuda, señale un elemento con el ratón, como un botón o elemento de menú, y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón. Se mostrará la información acerca del elemento seleccionado en la parte inferior de la ventana. Si no desea activar dicho elemento, libere el botón del ratón cuando el puntero no esté sobre dicho elemento.


Casilla de verificación Mostrar Sólo Archivos Modificados
Selecciónela para mostrar sólo los elementos que han cambiado. Si no está seleccionada esta casilla de verificación, se mostrarán todos los elementos monitorizados y aquellos elementos que no han cambiado mostrarán (Sin modificar) a su derecha.


Casilla de verificación Mostrar Detalles en Registro de Imágenes
Selecciónela para mostrar detalles de los cambios en el Registro de Imágenes.


Panel Archivos a Monitorizar (cuadro de diálogo Personalizar...)

Utilice este panel para ver los archivos que INI Tracker está monitorizando actualmente. También se utiliza este panel para añadir y eliminar archivos monitorizados.

Cuadro de lista Archivos

Botón Añadir...

Botón Eliminar

Tipo de Archivo

Texto

Binario


Cuadro de lista Archivos
Aquí se muestran todos los archivos actualmente monitorizados. Cuando se selecciona un archivo, puede utilizar el botón Eliminar para eliminarlo de este cuadro de lista.


Botón Añadir
Pulse este botón para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar Archivo a Monitorizar e incluir más archivos a monitorizar.


Botón Eliminar
Pulse este botón para eliminar el archivo seleccionado del cuadro de lista Archivos.


Texto
Selecciónelo si el archivo es un archivo de texto. Algunos documentos, como los que crea Word para Windows, no son archivos de texto. Sólo se consideran archivos de texto los archivos que puede editar Edit del DOS.


Binario
Selecciónelo si el archivo no es un archivo de texto (archivo binario). Los documentos, como los que crea Word para Windows no son archivos de texto.


Panel Directorios a Monitorizar (cuadro de diálogo Personalizar...)

Utilice este panel para ver los directorios que INI Tracker está monitorizando actualmente. También se puede utilizar este panel para añadir o eliminar directorios monitorizados.

Cuadro de lista Directorios

Botón Añadir...

Botón Eliminar


Cuadro de lista Directorios
Aquí se muestran todos los directorios actualmente monitorizados. Cuando seleccione un directorio, puede eliminarlo del cuadro de lista con el botón Eliminar.


Botón Añadir...
Pulse este botón para mostrar el cuadro de diálogo Seleccione Directorio a Monitorizar e incluir más directorios a monitorizar.


Botón Eliminar
Pulse este botón para eliminar el directorio seleccionado del cuadro de lista Directorios.


Panel Configurar la Barra de Herramientas (Cuadro de diálogo Personalizar...)

Use este panel para personalizar la barra de herramientas de INI Tuner.

Posición

Arriba

Izquierda

Derecha

Abajo

Estilo

Sólo Texto

Sólo Iconos

Texto e Iconos

Sin Barra


Arriba
Selecciónelo para mostrar la barra de herramientas en la parte superior de la ventana.


Izquierda
Selecciónelo para mostrar la barra de herramientas en el lado izquierdo de la ventana.


Derecha
Selecciónelo para mostrar la barra de herramientas en el lado derecho de la ventana.


Abajo
Selecciónelo para mostrar la barra de herramientas en la parte inferior de la ventana.


Sólo Texto
Selecciónelo para mostrar los botones de la barra de herramientas con texto y sin iconos.


Sólo Iconos
Selecciónelo para mostrar los botones de la barra de herramientas con iconos y sin texto.


Texto e Iconos
Selecciónelo para mostrar los botones de la barra de herramientas con iconos y texto.


Sin Barra
Selecciónelo para no mostrar la barra de herramientas.


Cuadro de diálogo Vaciar Registro de Imágenes

Utilice este cuadro de diálogo para confirmar que desea eliminar los archivos de datos de INI Tracker.

Botón Sí

Botón No

AVISO: Si vacía el Registro de Imágenes eliminará la información de versiones previasa de todos los archivos y directorios monitorizados. No podrá hacer una Recuperación Rápida ni Restaurar Archivos. Tras vaciar el Registro de Imágenes se toma una imagen de todos los elementos monitorizados que muestra en el Registro de Imágenes. Esta imagen reflejará la versión actual de los elementos monitorizados. Pulse No si no está seguro de que desea vaciar el Registro de Imágenes.


Botón Sí
Pulse este botón para eliminar los archivos de datos de INI Tracker y empezar de nuevo.


Botón No
Pulse este botón para mantener las imágenes de INI Tracker.


Cuadro de diálogo Salir de Tracker

Este cuadro de diálogo sólo aparece cuando intenta salir de INI Tracker y está activada la opción de tomar imágenes automáticamente (panel Preferencias del cuadro de diálogo Personalizar, Casilla de verificación Comprobar cambios cada n minutos). Le avisa de que si sale de INI Tracker no se tomarán más imágenes automáticas hasta que no lo cargue de nuevo y proporciona las opciones:

Salir de Tracker

Minimizar

Ocultar Tracker


Salir de Tracker
Elíjalo para salir de INI Tracker. Si elige esta opción INI Tracker no podrá tomar imágenes automáticamente.


Minimizar
Elíjalo para que INI Tracker se siga ejecutando, pero minimizado. INI Tracker continúa tomando imágenes automáticamente.


Ocultar Tracker
Elíjalo para que INI Tracker se siga ejecutando de forma no visible. Si desea volver a tenerlo visible ha de ejecutarlo de nuevo.


Cuadro de diálogo Seleccionar Archivo a Monitorizar

Utilice este cuadro de diálogo para añadir un nuevo archivo a la lista de archivos monitorizados.

Cuadro de texto Nombre de Archivo

Cuadro de lista de archivos

Lista Desplegable Mostrar Archivos de Tipo

Cuadro de lista Directorios

Cuadro de lista desplegable Unidades


Cuadro de texto Nombre de archivo
Escriba un nombre de archivo o seleccione uno en el cuadro de lista de archivos. También puede utilizar comodines para mostrar sólo ciertos archivos.


Cuadro de lista de archivos
Es el cuadro de lista situado justo debajo del cuadro de texto Nombre de archivo. Muestra la lista de archivos del directorio en uso por orden alfabético. Use el cuadro de lista desplegable Mostrar archivos de tipo para ver los archivos de un tipo determinado.


Cuadro de lista desplegable Mostrar archivos de tipo
Seleccione la extensión correspondiente al tipo concreto de archivos que desee ver en el cuadro de lista Archivos.


Cuadro de lista Directorios
Muestra los directorios de la unidad en uso. (Use el cuadro de lista desplegable Unidades para seleccionar otra unidad). Haga doble clic en el nombre del directorio para seleccionarlo. Los archivos del directorio aparecen en el cuadro de lista de archivos..


Cuadro de lista desplegable Unidades
Le permite escoger una unidad en particular. Use el cuadro de lista desplegable para ver las unidades disponibles.


Cuadro de diálogo Seleccione Directorio a Monitorizar

Utilice este cuadro de diálogo para añadir un nuevo directorio para monitorizar.

Cuadro de texto Directorio

Cuadro de lista Directorios

Cuadro de lista desplegable Unidades


Cuadro de texto Directorio
Le permite escribir el nombre de un directorio a monitorizar. Puede utilizar la lista desplegable Unidades para especificar la unidad de disco.


Comandos de menú de INI Tracker

Menú Archivo

Menú Ver

Menú Opciones


Comandos de menú de INI Tracker

Menú Archivo

Nueva Imagen...

Recuperación Rápida...

Restaurar...

Imprimir

Especificar Impresora...

Ocultar

Salir

Menú Ver

Menú Opciones


Comandos de menú de INI Tracker

Menú Archivo

Menú Ver

Menú Opciones

Personalizar

Editar Exclusiones...

Vaciar Registro de Imágenes...


Comandos de menú de INI Tracker

Menú Archivo

Nueva Imagen...

Recuperación Rápida...

Restaurar...

Imprimir

Especificar Impresora...

Ocultar

Salir

Menú Ver

Menú Opciones

Personalizar

Editar Exclusiones...

Vaciar Registro de Imágenes...


Nueva Imagen... (Menú Archivo)

Vea También

Utilice este comando para tomar una imagen manual de todos los elementos monitorizados actualmente. Utilice el Campo Descripción de la Imagen para escribir una etiqueta descriptiva para la imagen.


Tomar Imágenes Manuales

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Tomar Imágenes Automáticamente


Recuperación Rápida... (Menú Archivo)

Vea También

Utilice este comando para deshacer los cambios más recientes de todos los archivos monitorizados.

CONSEJO: Para su comodidad, este comando está disponible en la barra de herramientas de INI Tracker. Pulse el botón simplemente para activar el comando.


Tomar Imágenes Manuales

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Monitorizar Archivos


Restaurar... (Menú Archivo)

Vea También

Utilice este comando para reinstalar un archivo o archivos desde la imagen seleccionada.

CONSEJO: Para su comodidad, este comando está disponible en la barra de herramientas de INI Tracker. Pulse el botón simplemente para activar el comando.


Tomar Imágenes Manuales

Reinstalar Imágenes con Recuperación Rápida

Reinstalar Imágenes con Restaurar

Monitorizar Archivos


Imprimir (Menú Archivo)

Vea También

Utilice este comando para imprimir una lista completa de todas las imágenes y cambios listados en el Registro de Imágenes.


Imprimir el Registro de Imágenes


Especificar Impresora... (Menú Archivo)

Vea También

Utilice este comando para elegir un dispositivo de impresión y acceder a la configuración de la impresora.


Ocultar (Menú Archivo)

Vea También

Utilice este comando para ocultar INI Tracker mientras opera en segundo plano.


Ocultar INI Tracker


Salir (Menú Archivo)

Vea También

Utilice este comando para cerrar INI Tracker.

NOTA: Si intenta salir o cerrar INI Tracker mientras está configurado para tomar imágenes automáticamente, aparece el Cuadro de diálogo Salir de Tracker. Al salir de INI Tracker éste no podrá monitorizar automáticamente los cambios en los archivos y directorios.


Ocultar INI Tracker


Menú Ver

Vea También

Este menú contiene varias opciones para ver el registro de imágenes. Este menú cambia dependiendo de los elementos de menú seleccionados en el menú. Para más información, pulse Vea También y seleccione Moverse por el Registro de Imágenes.


Comparar Imágenes con File Compare

Imprimir el Registro de Imágenes

Moverse por el Registro de Imágenes

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas

Vaciar el Registro de Imágenes


Personalizar... (Menú Opciones)

Vea También

Utilice este comando para acceder al panel de la configuración de INI Tracker para personalizar INI Tracker, incluyendo los archivos y directorios a monitorizar, cambiando el estilo y la posición de la barra de herramientas y las preferencias generales.


Monitorizar Archivos

Monitorizar Directorios

Tomar Imágenes Automáticamente

Preferencias Generales

Personalizar la Barra de Herramientas


Editar Exclusiones... (Menú Opciones)

Vea También

Utilice este comando para ejecutar INI Editor para editar el archivo EXCLUDE.INI. Este archivo .INI contiene sentencias de archivos .INI que no se monitorizarán si se producen cambios.


Excluir Sentencias de Archivos .INI


Vaciar Registro de Imágenes... (Menú Opciones)

Vea También

Utilice este comando para eliminar los archivos de datos de las imágenes de INI Tracker.

AVISO: Al vaciar el Registro de Imágenes se elimina la información de la versión anterior acerca de los archivos monitorizados. No le permitirá Recuperar Rápidamente o Restaurar archivos a la condición anterior. Después de vaciar el Registro de Imágenes, INI Tracker toma otra imagen de todos los elementos monitorizados y los muestra en el Registro de Imágenes. Esta imagen refleja la versión actual de los elementos monitorizados. Pulse No si no está seguro de desear vaciar el Registro de Imágenes.


Vaciar el Registro de Imágenes


Contactar con el Servicio Técnico y el Servicio al Cliente

Para encontrar rápidamente información sobre soporte técnico o servicio al cliente, haga clic en el texto que viene a continuación:

Servicio al Cliente, U.S.A. y Canadá

Servicio Técnico, U.S.A. y Canadá

BBS de Symantec y Otros Servicios de Ayuda

Fax

Servicio al Cliente y Servicio Técnico, Internacional

Servicio al Cliente (sólo Estados Unidos y Canadá)

Symantec Corp. 175 W. Broadway Eugene, OR  97401	(800) 441-7234 (503) 334-7474 fax Horario: 7:00 A.M. - 5:00 P.M. hora del Pacífico Lunes - Viernes
Servicio Técnico (sólo Estados Unidos y Canadá)

Symantec Corp. 175 W. Broadway Eugene, OR  97401	(503) 465-8440 para Norton Utilities. Horario: 7:00 A.M. - 4:00 P.M. hora del Pacífico Lunes - Viernes
BBS de Symantec y Otros Servicios de Ayuda

Módems 300-, 1200-

2400 baudios	(503) 484-6699 (24 horas.)

Módems 9600 baudios	(503) 484-6669 (24 horas.)

Configuración para conectar con la BBS de Symantec:

♦	8 bits de datos, 1 bit de parada; sin paridad

Otros Servicios de Ayuda

Symantec mantiene fórums públicos en CompuServe y America Online, donde puede intercambiar información e ideas con representantes de Symantec y con otros usuarios de productos Symantec.

Para acceder al Fórum de Norton Utilities en CompuServe:

♦	Escriba GO SYMUTIL en cualquier indicador !.

Para acceder al Fórum de Norton Utilities en America Online:

♦	Elija Clave... del menú Ir A, escriba SYMANTEC y pulse Aceptar.

Sistema de Fax (Sólo Estados Unidos y Canadá)

El sistema de fax de Symantec le proporciona acceso inmediato a información general de prroductos, notas técnicas y definiciones de virus a través de un servicio de asistencia automática durante las 24 horas. Para acceder a este servicio, simplemente tenga preparado el número de fax y marque (800) 554-4403 desde un fax o teléfono con marcación por tonos.

Servicio Técnico y Servicio al Cliente Internacional

Reino Unido	Symantec UK Limited Sygnus Court Market Street Maidenhead Berkshire SL6 4AD Reino Unido	0628 592 222 0628 592 393 fax
Europa (todos los países excepto Reino Unido)	Symantec Europe Kanaalpark 145 Postbus 1143 2321 JV Leiden Holanda	31 71 353 111 31 71 353 150 fax
Australia	Symantec Pty. Ltd. Upper Level 408 Victoria Road Gladesville, NSW 2111 Australia	61 2 879 6577 61 2 879 6805 fax
Resto de Países	Symantec Corp. 10201 Torre Ave. Cupertino, CA 95014 U.S.A.	(408) 252-3570 (408) 253-4992 fax


¿Cómo...?


Nueva Imagen... (Menú Archivo)


Recuperación  Rápida... (Menú Archivo)


Restaurar... (Menú Archivo)


Imprimir (Menú Archivo)


Especificar Impresora... (Menú Archivo)


Ocultar (Menú Archivo)


Salir (Menú Archivo)


Menú Ver


Personalizar... (Menú Opciones)


Editar Exclusiones... (Menú Opciones)


Vaciar Registro de Imágenes... (Menú Opciones)


  Cuadro de diálogo Salir de Tracker


  Cuadro de diálogo Seleccionar un Archivo a Monitorizar


  Cuadro de diálogo Seleccione Directorio a Monitorizar